From e8dc874a7e5f2cd24e49e83705a93aa973fc7d1c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Elliott Sales de Andrade <quantum.analyst@gmail.com>
Date: Sun, 28 Jun 2015 18:31:44 -0400
Subject: Fix permissions of some files.

These files do not need to be executable.
---
 com/COMTest1ps.def | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 mode change 100755 => 100644 com/COMTest1ps.def

(limited to 'com/COMTest1ps.def')

diff --git a/com/COMTest1ps.def b/com/COMTest1ps.def
old mode 100755
new mode 100644
-- 
cgit v1.2.3

