EXPORTS
aacDecoder_AncDataGet
aacDecoder_AncDataInit
aacDecoder_Close
aacDecoder_ConfigRaw
aacDecoder_DecodeFrame
aacDecoder_Fill
aacDecoder_GetFreeBytes
aacDecoder_GetLibInfo
aacDecoder_GetStreamInfo
aacDecoder_Open
aacDecoder_SetParam
aacEncClose
aacEncEncode
aacEncGetLibInfo
aacEncInfo
aacEncOpen
aacEncoder_GetParam
aacEncoder_SetParam
